Title: 9. Instrução de Instalação do Driver
Course: AI Projects for Students (PT) > Section: IA COM Dobot

9. Instrução de Instalação do Driver

Ao ligar o Dobot pela primeira vez, ligue o Dobot ao PC através da porta USB. Depois, ligue o Dobot, e o sistema reconhece automaticamente o hardware correspondente, procura o driver correto e instala-o. No entanto, se falhar a instalação, pode instalá-lo manualmente novamente. O fluxograma da instalação é o seguinte:

9.1 Descarregue o pacote de drivers CH340 e instale-o

Existem duas versões do driver baseadas em Windows/Linux, por isso por favor escolha a versão correspondente ao seu sistema operativo para descarregar. O driver pode ser localizado no endereço de download:

 http://www.dobot.cc/downloadcenter.html?sub_cat=70#sub-download

Depois de descarregar, descompacte e instale o driver

9.2 Verifique se o equipamento funciona corretamente no gestor de dispositivos

Abre o gestor de dispositivos e, se conseguires encontrar a porta COM correspondente "USBSERIAL CH340", então mostra que o driver está instalado com sucesso. A instalação correta é mostrada abaixo: