Title: 9. Návod na inštaláciu ovládača
Course: AI Projects for Students (SK) > Section: AI S Dobotom

9. Návod na inštaláciu ovládača

Pri prvom pripojení Dobotu pripojte Dobot k PC cez USB port. Potom zapnem Dobot, systém automaticky rozpozná príslušný hardvér, vyhľadá správny ovládač a nainštaluje ho. Ak sa však inštalácia nepodarí, môžete ju manuálne nainštalovať znova. Schéma postupu inštalácie je nasledovná:

9.1 Stiahnuť balík ovládača CH340 a nainštalovať ho

Existujú dve verzie ovládača založené na Windows/Linuxe, preto si prosím vyberte zodpovedajúcu verziu pre váš operačný systém na stiahnutie. Ovládač je možné nájsť na adrese na stiahnutie:

 http://www.dobot.cc/downloadcenter.html?sub_cat=70#sub-download

Po stiahnutí rozbalte a nainštalujte ovládač

9.2 Skontrolujte, či zariadenie funguje správne v správcovi zariadení

Otvorte správcu zariadení a ak nájdete príslušný COM port "USBSERIAL CH340", ukáže sa, že ovládač bol úspešne nainštalovaný. Správna inštalácia je zobrazená nižšie: